;-------------------------------------------------------
; GENERIC.DEF
;-------------------------------------------------------
; The DEF file for Generic VBX control.
;
; Use the following files as templates for building your
; own VBX control:
;
; - GENERIC.C
; - GENERIC.H
; - GENERIC.DEF (this file)
; - GENERIC.RC 
;
;-------------------------------------------------------

LIBRARY 	GENERIC
EXETYPE         WINDOWS
DESCRIPTION	'Visual Basic Generic Custom Control'

CODE		MOVEABLE
DATA		MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE	2048

EXPORTS
	WEP	@1	RESIDENTNAME

SEGMENTS
	WEP_TEXT FIXED

;------------------------------------------------------
